<br />
<u><span style="font-size:10px">Agr&eacute;ment n&deg; 2011-006</span></u><br />
<br />
&nbsp; Syst&egrave;me mono-cuve de capacit&eacute; 3000 litres :
<ul>
	<li>Traitement primaire de 1400 litres.</li>
	<li>Traitement secondaire de 900 litres.</li>
	<li>D&eacute;cantation finale de 700 litres.</li>
	<li>Souffleur d&#39;air de 60 Watts, avec protection thermique et pressostat d&#39;alarme.</li>
</ul>